F1Jus sveikina Ubuntu!Tai Ubuntu 14.04 įdiegimo sistema. Sukurta
20190304.2.

ŽINYNO RODYKLĖ

RAKTAS TEMA

<F1F1>   Šis puslapis, žinyno rodyklė.
<F2F2>   Reikalavimai Ubuntu įdiegimui.
<F3F3>   Išskirtinių šios sistemos naudojimo būdų įkrovos metodai
<F4F4>   Papildomi paleidimo metodai; sugadintos sistemos atstatymas.
<F5F5>   Specialūs paleidimo parametrai, apžvalga.
<F6F6>   Specialūs paleidimo parametrai nestandartinėms sistemoms
<F7F7>   Specialūs paleidimo parametrai atrinktiems diskų valdikliams.
<F8F8>   Specialūs paleidimo parametrai sistemos įdiegimui.
<F9F9>   Kaip gauti pagalbą (konsultacijas).
<F10F10>  Autorių teisės ir garantijos.

Nuo F2 iki F10 - daugiau informacijos. ESC - išeiti.F2BŪTINOS SĄLYGOS UBUNTU DIEGIMUIYou must have at least 44 megabytes of RAM to use this Ubuntu installer.

Savo kietajame diske turėtumėt turėt tiek vietos jog būtų galima sukurti
bent 5 gigabaitų skirsnį, kuriame bus galima įrašyti standartinę Ubuntu
desktop sistemą arba bent 500 megabaitų minimaliam serverio įdiegimui. Tau
prireiks papildomos vietos įdieti papildomus paketus, priklausomai nuo to ką
norėsi daryt su savo nauja Ubuntu sistema.

See the Installation Guide or the FAQ for more information; both documents
are available at the Ubuntu web site, http://www.ubuntu.com/

Dėkojame pasirinkus Ubuntu Linux!

F1 - žinyno rodyklė, ESC - išeiti iš žinyno.F3PALEIDIMO BŪDAIGalimi paleidimo būdai:

Įdiegti Ubuntu
  Pradėti diegimą - numatytasis pasirinkimas.
Tikrinti atmintį
  Vykdyti atminties testą.

(„Ubuntu“ gali būti pakeistas kitos susijusios sistemos pavadinimu. Šie
pagalbos puslapiai yra bendri.)

Norėdami panaudoti vieną iš šių įkrovos būdų, pasirinkite jį iš menių,
naudodami klaviatūros klavišus. Norėdami pasirinkti alternatyvų paleidimo ir
įdiegimo būdą paspauskite F4. Norint redaguoti įkrovos nustatymus
paspauskite F6. Dar kart paspaudus F6 galėsite pasirinkti dažniausiai
naudojamus įkrovos parametrus.

Išskyrus patyrusio vartotojo režimą (expert mode) nekritiniai branduolio
pranešimai nerodomi.

F1 - žinyno rodyklė, ESC - išeiti iš žinyno.F4SUGADINTOS SISTEMOS ATSTATYMASSugadintos sistemos atstatymui pasirink vieną iš šių būdų

Atstatyti sugedusią sistemą
  Įkrauti atstatymo režimą

Norėdami panaudoti vieną iš šių įkrovos būdų, pasirinkite jį iš menių,
naudodami klaviatūros klavišus. Norėdami pasirinkti alternatyvų paleidimo ir
įdiegimo būdą paspauskite F4. Norint redaguoti įkrovos nustatymus
paspauskite F6. Dar kart paspaudus F6 galėsite pasirinkti dažniausiai
naudojamus įkrovos parametrus.

F1 - žinyno rodyklė, ESC - išeiti iš žinyno.F5SPECIALŪS ĮKROVOS PARAMETRAI - PERŽIŪRAKai kuriose sistemose jums gali tekti nurodyti parametrą paspaudus F6, kad
įkrautumėte sistemą. Pavyzdžiui, jei Linux nepavyko automatiškai nustatyti
kompiuterio įrangos Jums gali tekti tiksliai nurodyti įrangos tipą ar vietą

Platesnė informacija apie tai kokius įkrovos parametrus galima naudoti, yra
pasiekiama paspaudus:

<F6F6>   įkrovos parametrai specialiems įrenginiams
<F7F7>   krovimo parametrai įvairiems diskų valdikliams
<F8F8>   diegimo sistemai suprantami įkrovos parametrai

Įdiegimo sistema, daugelį branduolio modulių įkelia dinamiškai ir šiems
moduliams neįmanoma perduoti parametrų per komandinę eilutę. Jei norite
įvesti parametrus kai yra įkeliami branduolio moduliai, įkraukite sitemą
patyrusio vartotojo režimu (expert mode) (žr. <F3F3>).

F1 - žinyno rodyklė, ESC - išeiti iš žinyno.F6SPECIALŪS PALEIDIMO PARAMETRAI - SKIRTINGAI ĮRANGAIPaspaudę F6 jūs galėsite naudoti šiuos pametrus  derindami su įkrovos būdu
(žiūrėkite <F3F3>). Jei naudojate šešioliktainius skaičius, privalote
naudoti 0x priešdėlį (pvz., 0x300).

APARATINĖ ĮRANGA                       PARINKTIS KURIĄ NURODYTI

IBM PS/1 arba ValuePoint (IDE diskas)  hd=cilindrai,galvutės,sektoriai
Kai kurie IBM ThinkPad kompiuteriai    floppy.floppy=thinkpad
Apsaugoti I/O (įvesties-išvesties) prievadų regionus
                                       rezervas=iobazė,išplėstas[,...]
Nešiojami kompiuteriai su ekrano problemomis
                                       vga=771
Naudoti pirmą serijinį prievadą 9600 bodų greičiu
                                       console=ttyS0,9600n8
Priverstinai naudoti pagrindinę IDE tvarkyklę
                                       all_generic_ide=1

Galimi (laikini) sprendimai esant strigčiai arba aparatinės įrangos
gedimams:

išjungti klaidingą „APIC interrupt routing“
                                       noapic nolapic
(dalinai) išjungti ACPI                acpi=noirq arba acpi=off
išjungti USB                           nousb
kaupti pertrauktis („pool for interrupts“)
                                       irqpoll

F1 - žinyno rodyklė, ESC - išeiti iš žinyno.F7SPECIALŪS ĮKROVOS PARAMETRAI - ĮVAIRŪS DISKAIPaspaudę F6 jūs galėsite naudoti šiuos pametrus  derindami su įkrovos būdu
(žiūrėkite <F3F3>).

APARATINĖ ĮRANGA             PARINKTIS KURIĄ NURODYTI

Adaptec 151x, 152x           aha152x.aha152x=iobase[,irq[,scsi-id[,reconnect]]]
Adaptec 1542                 aha1542.aha1542=iobase[,buson,busoff[,dmaspeed]]
Adaptec 274x, 284x           aic7xxx.aic7xxx=no_reset (įjungta jei ne nulis)
BusLogic SCSI Hosts          BusLogic.BusLogic=iobase
Kai kurie Dell įrenginiai    aic7xxx.aic7xxx=no_probe

Šis sąrašas nepilnas. Peržiūrėk branduolio "kernel-parameters.txt"
detalesnei informacijai.

F1 - žinyno rodyklė, ESC - išeiti iš žinyno.F8SPECIALŪS ĮKROVOS PARAMETRAI - DIEGIMO SISTEMAPaspaudę F6 jūs galėsite naudoti šiuos pametrus  derindami su įkrovos būdu
(žiūrėkite <F3F3>). Šie parametrai kontroliuoja kaip veikia diegimo
sistema

REZULTATAS                              PARAMETRAS

Išjungti "framebuffer"                  vga=normal fb=false
Nepaleisti PCMCIA                       hw-detect/start_pcmcia=false
Naudoti statinę tinklo konfigūraciją    netcfg/disable_dhcp=true
Nustatyti klaviatūros išdėstymą         bootkbd=es
Pasirinkti Kubuntu darbastalį           tasks=kubuntu-desktop
Naudoti dielės raiškos temą             theme=dark
Naudoti Brailio terminalą               brltty=tvarkyklė,įrenginys,texttable

F1 - žinyno rodyklė, ESC - išeiti iš žinyno.F9PAGALBOS GAVIMASJei Jums nepavyko įdiegti Ubuntu nepulkite į neviltį! Ubuntu komanda yra
pasiruošusi jums padėti! Mums būtų ypač įdomu išgirsti apie diegimo
problemas, nes paprastai jos nutinka ne vienam žmogui. Mes galbūt jau
žinome apie jūsų problemą ir galime pasiūlyti greitą jos sprendimo būdą,
arba norėtumėm sužinoti apie ją daugiau ir bandyti išspręsti ją kartu, tam,
kad kiti vartotojai susidūrę su ja galėtu pasinaudoti jūsų patirtimi jos
sprendime!

See the Installation Guide or the FAQ for more information; both documents
are available at the Ubuntu web site, http://www.ubuntu.com/

F1 - žinyno rodyklė, ESC - išeiti iš žinyno.F10AUTORINĖS TEISĖS IR GARANTIJOSUbuntu autoriaus teisės (C) 2004-2010 Canonical Ltd., taip pat įtraukia
daugelio kitų pirminių autorių ir talkininkų darbus.

Ubuntu sistema yra laisvai platinama. Po įdiegimo, tikslios platinimo
sąlygos kiekvienam paketui yra surašytos atitinkamame aprašymo faile
/usr/share/doc/paketovardas/copyright.

Ubuntu tiekiamas BE JOKIOS GARANTIJOS, kiek tai leidžia galiojantys
įstatymai.

Ši diegimo sistema sukurta Debian diegimo sistemos pagrindu. Žiūrėkite
http://www.debian.org/ jei norite daugiau informacijos apie Debian
projektą.

F1 - žinyno rodyklė, ESC - išeiti iš žinyno.
